@Bluvegam,sorry non volevo essere acido è che oggi...

@Bluvegam,sorry non volevo essere acido è che oggi me son svegliato male...
A me ti dirò, Batman begins ha annoiato e in molti punti non mi è piaciuto. Da uno come Nolan mi aspettavo molto molto di più. Lasciamo stare poi che Katie mi fa venire il latte alle ginocchia, che Gary Oldman ha dato un interpretazione abb. dozzinale e ne avrei ancora da dire, ma devo andare a lavoro e me stoppo...:P

Oggi sono un chiodo nel beep... mi passerà!>.<
Baci a te!

@deathrow, ti capisco anche a Milano non è esattamente diffuso...